            123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890        
INS   BANK      1                                                               
INS   HTYPE   PXCR                                                              
INS  1 ICONS    0.7514    0.0000    0.0000               0.990    0     0.500   
INS  1 IRAD     0                                                               
INS  1I HEAD  Capillary Set-up for LaB6                                         
INS  1I ITYP    0    0.0000  180.0000         1                                 
INS  1INAME   Australian Synchrotron PD                                         
INS  1PRCF1     4   12   0.00100                                                
INS  1PRCF11       1.349770       0.795397       0.134686  0.000000E+000        
INS  1PRCF12  0.000000E+000  0.000000E+000  0.000000E+000  0.000000E+000        
INS  1PRCF13  0.000000E+000       0.000500       0.000500       1.000000        
INS  1PRCF14  0.000000E+000  0.000000E+000  0.000000E+000  0.000000E+000        
INS  1PRCF15  0.000000E+000  0.000000E+000                                      
